en	user.login_error.user_disabled
es	Su cuenta ha sido deshabilitada. Contacte con el administrador si cree que podría ser un error.

en	saml.error.cannot_login_local_user_per_saml
es	No puede identificarse como usuario local vía SSO. Utilice su contraseña local en su lugar.

en	saml.error.cannot_login_saml_user_locally
es	No puede identificarse como usuario SAML utilizando su usuario local. Utilice su identificación SSO en su lugar.